; WinradUSRP.def : Declares the module parameters for the DLL.

LIBRARY      "ExtIO_USRP"

EXPORTS
	CloseHW = _CloseHW@0
	GetHWLO = _GetHWLO@0
	GetHWLO64 = _GetHWLO64@0
	GetHWSR = _GetHWSR@0
	GetStatus = _GetStatus@0
	InitHW = _InitHW@12
	OpenHW = _OpenHW@0
	RawDataReady = _RawDataReady@16
	SetCallback = _SetCallback@4
	SetHWLO = _SetHWLO@4
	SetHWLO64 = _SetHWLO64@8
	ShowGUI = _ShowGUI@0
	HideGUI = _HideGUI@0
	StartHW = _StartHW@4
	StartHW64 = _StartHW64@8
	StopHW = _StopHW@0
	TuneChanged = _TuneChanged@4
	TuneChanged64 = _TuneChanged64@8
	IFLimitsChanged = _IFLimitsChanged@8
	IFLimitsChanged64 = _IFLimitsChanged64@16
	
;	GetTune = _GetTune@0
;	GetMode = _GetMode@0
;	GetFilters = _GetFilters@12
;	ModeChanged = _ModeChanged@1
